Copyright: Made with Shalom Help Maker www.danish-shareware.dk/soft/shelpm/


Obsah

Čo je RSS Point 2

Prehľad vlastností

Často kladené otázky

Informácie na internete

Kontaktné informácie

Zakúpenie licencie

Začíname

Používané termíny

Inštalácia

Systémové požiadavky

Podporované formáty zdrojov

Konfigurace

Vytáčané pripojenie k internetu

Ako pracovať s programom

Ovládanie

Základné ovládanie

Ako pridať zdroj do čítačky

Automatické zisťovanie nových správ

Frekvencia zisťovania nových správ

Klávesové skratky

Strom zložiek

Zoznam správ

Detail správy

Spôsob otvárania správ v prehliadači

Oznamovanie nových správ

Možnosti oznamovania

Oznamovacie popup okno

OSD text

Popis funkcií

Import zdrojov

Export zdrojov

Inicializace databáze

Zistenie nových správ

Správa zdrojov

Správa zložiek

Obľúbené zdroje

Aktívne zdroje

Označené správy

Filtrovanie správ

Akcie viazané k zdroju

Vlastnosti zdrojov

Vlastnosti zložiek

Online katalog zdrojov

Mobilné profily

Práca s náhľadmi

Tlač správ

Hľadanie správ

Výber zdrojov pre import

Spoločné vlastnosti

Dalšie možnosti exportu

Nastavenie stĺpcov

Pre pokročilých používateľov

Tabuľka parametrov akcií

Prispôsobenie úvodnej stránky

Kde je uložená konfigurácia

Dátové súbory

Odkaz, ktorý spôsobí pridanie zdroja

Odkaz na pridanie mobilného profilu

Fronta zisťovaných správ

Prehľad vlákien


Čo je RSS Point 2

RSS Point je čítačka Atom a RSS zdrojov dát pre prostredie Win32 s jedinečnými vlastnosťami a jednoduchým ovládaním. Pri vývoji sa dbá na vysokú funkčnosť a spoľahlivosť.

To najdôležitejšie, čo čítačka ponúka:

Rôzne pohľady na aktuálne správy, sledovanie obľúbených zdrojov, možnosť označiť si obľúbené správy, prehľad v nových správach.

Čítačka je prepojená s katalógom FeedCat.net s RSS a Atom zdrojů a uľahčuje tak pridávanie nových zdrojov.

Správy je možné v jednotlivých zdrojoch filtrovať podľa kľúčových slov.

Pre každý zdroj je možné definovať špecifickú akciu.

Čítačka umožňuje pre vybrané správy vytvoriť náhľad celej stránky príspevku a uložiť ho pre neskoršie použitie.

Čítačka podporuje aj vytáčané pripojenie k internetu.

Pozrite si podrobný zoznam vlastností.

Ďalšie informácie: Často kladené otázky, Podporované formáty zdrojov, Základné ovládanie

Slovenskú verziu nápovedy preložil Ing. Robert Madaj, 12. 4. 2005, [image] http://spravodaj.madaj.net/


Prehľad vlastností

Kľúčové vlastnosti čítačky:

- je možné si definovať vstupné filtre správ a načítať len relevantné správy
- akcie pre vstupný filter - zvuková signalizácia, posielanie správ e-mailom, automatické označenie správy
- mobilné profily dovoľujú zdieľať nastavenie zdrojov v čítačke s viacerými používateľmi alebo umiestneniami
- podmienené akcie pre zdroje - umožňuje definovať ku každému zdroju webovú alebo lokálnu akciu
- napojenie na rozsiahly online katalóg zdrojov FeedCat.net
- podpora prístupu k zdrojom prostredníctvom SSL (https://...)
- možnosť ukladať celé správy v náhľadoch pre prezeranie bez pripojenia k internetu
- podpora HTTP autentizácie (konto, heslo)
- podpora zdrojov načítaných z lokálnych diskov - v tvare 'file:///c:/data/x.rss'
- nastavenie proxy servera vrátane autentizácie
- import a export zdrojov vo formáte OPML
- import zdrojov z RSSReader, FeedReader (formát XML)
- export centrum umožňuje uložiť zoznam zdrojov do HTML (napríklad ako blogroll do weblogu)
- pridávanie zdroja a mobilného profilu "klepnutím" priamo z webu
- pridávanie zdroja "drag&drop" - odkaz na zdroj prenesiete myšou z prehliadača na plochu čítačky
- pridávanie zdroja na základe rozboru HTML stránky - prográm sám detekuje zdroje RSS a Atom - stačí v čítačke pridať adresu samotnej stránky
- pridávanie zdroja je uľahčené analýzou obsahu schránky (pokiaľ je v schránke URI zdroja, tak ho čítačka pri pridávani doplní do príslušnej kolónky formulára)
- tlač správ priamo z programu
- automatický update programu
- podpora pripojenia cez telefón - spojenie sa nadviaže len na dobu zisťovania nových správ
- nastavenie profilu pripojení - pevná linka / vytáčané pripojenie
- rýchle načítavanie správ

Vzhľad a ovládanie:

- veľmi jednoduchá inštalácia s úvodným pomocníkom pre konfiguráciu zdrojov dát
- oznamovanie nových správ pomocou zvukov, popup okná alebo OSD text
- prehľadné a jednoduché ovládanie
- lokalizované prostredie
- zložka Obľúbené zdroje pre výber najsledovanejších zdrojov
- označovanie vybraných správ pre ich neskoršie rýchle dohľadanie
- vybrané správy je možné kopírovať cez schránku do iných programov
- rozpoznanie neprečítaných a prečítaných správ
- všetky funkcie sú integrované v prehľadnom menu, do toolbaru a klávesových skratiek
- organizácia zdrojov do stromu zložiek
- podokno náhľadu so zobrazením uputávky správy zdroja, textového náhľadu celej správy alebo integrovaný originál webstránky správy
- pri pridávaní zdroja je možné načítať názov, popis a ikonu zdroja a prípadne ich zmeniť podľa potreby
- zoznam stiahnutých správ je možné prispôsobovať (šírka, typ a počet stĺpcov) podľa zdrojov ale aj zložiek so zdrojmi
- podpora vlastných ikoniek pre zložky a zdroje

Ďalšie informácie: Ako pracovať s programom, Základné ovládanie


Často kladené otázky

Často kladené otázky

Aktuálnu podobu nájdete na domácej stránke čítačky:

http://www.rsspoint.net/faqs.php

Čo je to RSS a Atom zdroj?
RSS a Atom zdroje sú dátové kanály, spravidla spravodajské ale aj firemné či iné. Sú poskytované internetovými servermi a umožňujú pomocou čítačky zdrojov (akou je práve RSS Point), monitorovať nové správy bez nutnosti opakovane navštevovať domovskú stránku príslušného zdroja v prehliadači.

Kde nájdem RSS a Atom zdroje?
Najrýchlejšia cesta je použiť nejaký internetový katalóg týchto zdrojov akým je FeedCat.net, ktorý je prepojený s čítačkou RSS Point. Orientácia v katalógu FeedCat.net je prehľadne usporiadaná do kategórií. Pokiaľ poskytovateľ spravodajstva alebo iné informačné stránky na internete poskytujú aj RSS/Atom zdroj, zvyčajne odkaz na tento zdroj umiestnia na vhodnom mieste a označia ho ikonkou alebo intuitívnym názvom.

Ako pridať nový zdroj do čítačky?
Stlačte (Ctrl+N) a zadajte URI adresu zdroja. Pozrite tiež Ako pridať zdroj do čítačky

Zdroje mám nakonfigurované ale nenačítavajú sa nové správy
Overte, či je aktivované automatické zisťovanie správ.

K čomu sú dobré filtre?
Filtrovanie načítaných správ a zobrazenie iba tých, ktoré vyhovejú zadaným kľúčovým slovám. Pri zisťovaní správ je možné za pomoci filtru takéto správy aj označiť prípadne automaticky odoslať e-mailom. Pozrite tiež Filtrovanie správ

Na čo sa dajú použiť akcie?
Pre každý zdroj je možné nadefinovať ľubovoľnú akciu, ktorá je spustená po stlačení kláves (Ctrl+X). Akciou môžete definovať parametre pre spustenie lokálne nainštalovaného programu, internetového prehliadača. Týmto programom čítačka môže odovzdať príslušné parametre pre spracovanie dát zdroja či konkrétnej správy. RSS Point teda sa neobmedzuje len na otváranie správ v prehliadači, môžete uľahčiť ich spracovanie za pomoci ľubovoľného prostriedku schopného prijať dáta odovzdané čítačkou. Pozrite tiež Akcie viazané k zdroju

Nechcem ikonu v lište dole, keď je aplikace minimalizovaná
V nastavení konfigurácie na záložke "Obecné" zrušte zaškrtnutie políčka "V minimalizovanom stave zobrazovať ikonu v panelu aplikácií".

Ako zistím, koľko mám v čítačke zdrojov a správ?
Prehľed o stave čítačky v menu  "Zobrazit", funkcia "Štatistika".

Nerozumiem mobilným profilom
Pokiaľ chcete svoj zoznam zdrojov poskytnúť priateľom alebo používate čítačku na dvoch miestach (v práci, doma), môžete ho zdieľať prostredníctvom internetu. Svoj profil uložíte na internete a môžete ho prípadne chrániť heslom. Zároveň máte vytvorenú jednoduchú zálohu zoznamu zdrojov. Pozrite tiež Mobilné profily

Ako nastaviť písmo pre zoznam správ?
Všetky nastavenia týkajúce sa vzhľadu aplikácie je dostupné v nastavení konfigurácie z menu "Nastavenie" -> "Konfigurácia..", záložka "Vzhľad". Pozrite tiež Konfigurácia

Čo je to náhľad správy?
Náhľad je originál správy získaný zo samotnej webstránky zdroja zbavený grafických prvkov, ktorý sa uloží priamo v čítačke na Vašom počítači.

Môžem čítať celé správy aj bez pripojenia k internetu?
Áno, musíte si vytvoriť náhľad správy a tieto potom môžete prečítať aj bez nutnosti pripojenia k internetu. Pozrite tiež Práca s náhľadmi

Chcem zistiť nové správy len jedného zdroja alebo zložky
Vyberte si klepnutím myši v zložkách na žiadaný zdroj alebo zložku a stlačte (Alt-F5).

Ako získať licenciu pre používanie plnej verzie čítačky?
Pozrite si Zakúpenie licencie

Ako zistím aktuálnu verziu čítačky?
Funkciou  "Zisti aktualizácie...", z menu "Nápoveda" alebo na internetových stránkach programu. Pozrite tiež Informácie na internete

Ďalšie informácie: Ako pracovať s programom, Základné ovládanie


Informácie na internete

Zoznam odkazov s informáciami o čítačke RSS Point na internete:

Domáca stránka: http://www.rsspoint.net

Aktuálne často kladené otázky: http://www.rsspoint.net/faqs.php

Podpora: http://www.rsspoint.net/support.php

Diskusné fórum: http://www.rsspoint.net/forum/cz/

Ďalšie informácie: Kontaktné informácie


Kontaktné informácie

Adresa pre poštovú korešpondenciu:

Michal ŘEPÁSEK
Dlouhá 162
250 63	Mratín
Česká republika

Pokiaľ narazíte v priebehu práce na akúkoľvek chybu, budeme Vám veľmi vďační, pokiaľ nám ju nahlásite. Pomôžete tak k neustálemu skvalitňovaniu programu. Zároveň neváhajte a obráťte sa na nás s akýmkoľvek problémom, pripomienkou či otázkou.

Nahliadnite do zoznamu často kladených otázok a odpovedí, ktorý je k dispozícií v aktualizovanej podobe na internte: http://www.rsspoint.net/faqs.php

Navštívte diskusné fórum používateľov čítačky na internete: http://www.rsspoint.net/forum/cz/

Pokiaľ nenájdete odpoveď, pošlite nám otázku: http://www.rsspoint.net/support.php

Ďalšie informácie: Informácie na internete


Zakúpenie licencie

Čítačku RSS Point je možné testovať po dobu 30 dní. Potom máte možnosť ju používať v režimu BASIC alebo zakúpiť licenciu pre ďalšie používanie plnej verzie.

V režime BASIC sú nedostupné mobilné profily, akcie, filtre, tlač.

O zakúpení licencie sa dozviete viac na internete: http://www.rsspoint.net/order.php

Ďalšie informácie: Informácie na internete, Kontaktné informacie


Používané termíny

V čítačke používame niekoľko termínov, ktorých význam vysvetlíme nižšie:

Čítačka - čítačkou je označovaná aplikácia RSS Point, ktorej úlohou je "čítať"  obsah RSS a Atom zdrojov a informovať používateľa o nových správach zrozumiteľnou formou.

Zdroj - je každý jednotlivý zdroj informácií identifikovaný svojou URI (adresou). Spravidla sú tieto zdroje vo formátoch RSS alebo Atom, ktorý používa väčšina spravodajských a iných informačných serverov, weblogov. Tieto formáty definujú s akou štrukturou sa v nich uložia informácie o najnovších správach.

Aktívny zdroj - je taký zdroj v čítačke RSS Point, v ktorom sú pravideľne zisťované nové správy. Aktívnosť je daná výberom používateľa a nie úmyslom poskytovateľa obsahu.

Zložka - zdroje môžete v čítačke organizovať do zložiek podobne ako súbory na disku a tak si vytvoriť tématické alebo iné členenie podľa svojich potrieb.

Správa - samotná informácia o novom článku, stránke. Každý zdroj obsahuje vždy sled za sebou idúcich spravidla najnovších správ, ktoré poskytovateľ zdroja aktualizuje podľa svojej potreby. Čítačka spracúva zdroje a sleduje zmeny v zozname správ a podľa toho vyznačuje v prostredí čítačky nájdené zmeny.

Označená správa - pre ľahšie dohľadanie je možné správu označiť "sponkou" a neskôr sa k nej vrátiť.

Zistenie správ - proces, kedy sú všetky zdroje prehľadávané priamo u ich poskytovateľov cez internet a tým sa zisťujú nové správy v nich obsiahnuté od doby posledného zisťovania.

Filter - v priebehu zisťovania správ je možné nové správy filtrovať. Filtre definujú individuálne podmienky pre triedenie nových správ. Pozrite tiež Filtrovanie správ

Akcie - pre každý zdroj je možné definovať individuálnu akciu ako napríklad odpoveď na správu, zobrazenie formulára na webstránke alebo spustenie lokálneho programu s príslušnými parametrami odovzdanými čítačkou. Akcie viazané na zdroj

Online katalóg - verejne dostupný web s adresami rôznych zdrojov rozdelený do rôznych tématických kategórií. Pozrite tiež Online katalóg zdrojov

Mobilný profil - miesto na internete, kam priamo z čítačky publikujete svoj zoznam zdrojov a ten môžete zdieľať s inými používateľmi alebo na rôznych miestach, kde používate čítačku. Pozrite tiež Mobilné profily

Popis - krátka textová upútavka správy, ktorá je zobrazená v podokne náhľadu. Popis je priamo súčasťou RSS alebo Atom zdroja.

Náhľad - je v čítačke uložená kópia celej stránky správy v textovej podobe. Náhľad vytvára čítačka stiahnutím webstránky a jej zjednodušením za pomoci odstránenia grafických prvkov.

Originál - správa zobrazená v okne prehliadača alebo v okne náhľadu bez vizuálnych zmien.

Lokálny TCP Server - súčasťou čítačky je lokálny TCP server, zaisťujúci automatizované pridávanie zdrojov a mobilných profilov do čítačky. Pozrite tiež Mobilné profily, Přidávánie zdrojov do čítačky


Inštalácia

Doporučenia

1) Vždy si stiahnite aktuálnu verziu programu z web stránky produktu.

2) Overte si potrebné oprávnenia k stanici, kam budete čítačku inštalovať.

3) Inštaláciu začnite spustením stiahnutého inštalačného súboru. Postupujte podľa inštrukcií zobrazovaných v priebehu inštalácie.

4) Po nainštalovaní je možné spustiť čítačku a pokračovať v nastavení zdrojov.

5) Po prvom spustení sa automaticky spustí sprievodca, ktorý Vám pomôže nastaviť zdroje.

Poznámka: Pokiaľ sa v priebehu inštalácie alebo konfigurácie objavia neočakávané komplikácie, pozrite sa najskôr do zoznamu často kladených otázok alebo fórum pre podporu používateľov. Pokiaľ uvedený problém nenájdete, neváhajte a popíšte nám ho. Pokúsime sa nájsť riešenie.

Ďalšie informácie: Informácie na internete, Kontaktné informácie


Systémové požiadavky

Na prevádzku čítačky na počítači postačuje bežné vybavenie zodpovedajúce nárokom, ktoré má napríklad bežný kancelársky balík programov.

Minimálna požadovaná konfigurácia

- osobný počítač s procesorom od frekvencie 233 MHz,
- systém Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP (vždy s aktuálnym servisným balíčkom),
- viac ako 128 MB RAM,
- aspoň 20 MB voľného miesta na pevnom disku,
- monitor s rozlíšením aspoň 800x600,
- pevné alebo vytáčané pripojenie k internetu.

Doporučená konfigurácia

Pre správny chod programu RSS Point 2 doporučujeme operačný systém Microsoft Windows XP s aktuálnym servisným balíčkom.

Ďalšie informácie: Prehľad vlastností, Podporované formáty zdrojov


Podporované formáty zdrojov

Čítačka podporuje nasledujúce formáty zdrojov. Niektoré iné verzie RSS a Atom zdrojov môžu byť podporované v obmedzenej miere. Pokiaľ sa stretnete so zdrojom, ktorý nejde čítačkou načítať, poskytnite nám ho k analýze.

Aktuálne podporované formáty:

- RSS 0.9x - 1.0 (RDF)
- RSS 2.0
- Atom

Ďalšie informácie: Prehľad vlastností, Kontaktné informácie


Konfigurace

Konfigurácia čítačky je dostupná v menu "Nastavenie", funkcia "Konfigurácia...". Je tu 5 záložiek, ktoré rozdeľujú voľby do nasledovných skupín:

Všeobecné:

Po štarte vždy minimalizovať - bez ohľadu, v akom stave bola čítačka pri ukončení, bude vždy naštartovaná v minimalizovanom stave.
Spúšťať automaticky po štarte počítača - zaistí spustenie čítačky vždy po jeho zapnutí.
Povolit programu vytočiť spojenie - pokiaľ máte zvolený profil pripojenia vytáčaním pripojením, program sám nadviaže spojenie s internetom a začne načítavať nové správy.
Vždy aktualizovať titulok zdroja - po ukončení zisťovania správ sa aktualizuje zároveň meno zdroja z RSS/Atom..
V minimalizovanom stave zobrazovať ikonu v paneli aplikácií - pokiaľ nechcete zobrazovať ikonku v panelu aplikácií (pruh s ikonkou a názvom v lište) pri minimalizovanej čítačke, zapnite túto voľbu..
Mazať staré správy - automaticky zmaže vo všetkých zdrojoch staré správy podľa nastavenia ich maximálneho počtu. Zabezpečí teda udržovanie iba nastaveného počtu najnovších správ a všetky staršie budú vymazávané.
Východzia perióda sťahovania - túto periódu budú mať nastavené všetky zdroje a zložky, ktorým neurčíte explicitne inú.
Stránka pre testovanie zdrojov - táto stránka sa používa pre otestovanie zdrojov v dialógu pridania nového zdroja.
Pre prezeranie použiť iný ako východzí prehliadač - pokiaľ chcete otvárať správy v inom prehliadači, zadajte v príslušnom poli "Alternativní prohlížeč".
Globálna klávesová skratka - po nastavení jej stlačenie zameria okno čítačky. Pri minimalizovanej čítačke sa prepne do normálneho zobrazenie. Klávesovú skratku nastavíte klepnutím na vstupné pole globálnej klávesovej skratky a stlačíte Vami požadovanú kombináciu klávesov.

Popup:

Povoliť zobrazovanie - pri zapnutí tejto voľby sú upozornenia formou vyskakovacích okien (vpravo dole) povolené globálne.
Povoliť efekt postupného zobrazenia - tento efekt spôsobí zobrazenie popup okien postupne z priehľadného až po nastavenú cieľovú hodnotu priehľadnosti.
Priehľadnosť - stupeň priehľadnosti vyskakovacieho okna.
Čas zobrazenia - ako dlho je zobrazené vyskakovacie okno. Pokiaľ umiestnite kurzor myši nad vyskakovacie okno, pozdrží sa po túto dobu jeho zobrazenie (neuletí pod myšou preč).
Pri zobrazení prehráť zvuk - ktorý zvuk sa spustí pri zobrazení vyskakovacieho okna.
Povoliť prehránie viac ako jedného zvuku - pokiaľ je u zdrojov so správami, ktoré sú notifikované aj vyskakovacím oknom definovaný individuálny zvuk, tak táto voľba umožní prehranie aj všetkých takto definovaných zvukov.

OSD:

Povoliť zobrazovanie - pri zapnutí tejto voľby je notifikácia nových správ vytváraná textom priamo na ploche obrazovky v štýle OSD.
Zobrazovať OSD, iba pri minimalizovanej čítačke - pri zvolení sa OSD zobrazí jedine za podmienky, keď je čítačka minimalizovaná.
Priehľadnosť - definuje priehľadnosť zobrazeného OSD textu.
Čas zobrazenia jednej správy - ako dlho je zobrazený OSD text správy, pokiaľ bude nahradený nasledujúcou (pokiaľ nasleduje).
Farba a písmo OSD textu - farbu a typ písma OSD textu si môžete vybrať.
V OSD texte zobrazovať počítadlo - za textom správy sa pripojí číslo správy a celkový počet zistených nových správ..

Pripojenie:

User-agent - vyberte si typ identifikácie čítačky (ako sa čítačka predstaví web serveru).
HTTP Time-out - časový limit pre úspečné stiahnutie zdroja. Pokiaľ server poskytovateľa zdroja neodpovie v požadovanom limite, spojenie sa ukončí ako neúspešné.
Počet vlákien - počet procesov, ktoré vnútorne môže čítačka spustiť pre nadväzovanie spojení s web servrami. Môžete ním riadiť výkon čítačky a záťaž na vaše vlastné pripojenie k internetu.
Používať proxy server - voľba umožňuje nastaviť použitie proxy servera pre nadväzovanie spojení s web servrami.

Vzhľad:

Písmo náhľadu - aké písmo sa použije v detaile správy.
Písmo zoznamu stiahnutých správ - typ písma zoznamu správ (najväčší blok vpravo hore so zoznamom správ.
Písmo použité pri tlači správ - upravte si veľkosť a typ písma pre tlač na tlačiarni.
Farby v zozname - aké majú mať farby prúžky a mriežky v zozname správ (pokiaľ ich máte zapnuté).
Pri budúcom zisťovaní správ obnov ikony všetkých zdrojov - čítačka znovu zistí z web stránok zdrojov dostupnosť ikonky, prevezme. Inak je možné ikonky meniť aj ručne.
Zobrazovať nad zložkami a zdrojmi informácie o počtoch správ - povolí zobrazovať "tooltip" nad stromom zložiek.
CSS pre náhľady - kaskádový štýl pre zobrazenie náhľadu umožní zmeniť vzhľad náhľadu.

Ostatné:

LiveUpdate - pokiaľ je LiveUpdate povolený, automaticky sa zistujú nové verzie čítačky..
Nastavenie SMTP servera - nutné v prípade zasielania správ e-mailom, zvoľte Váš dostupný SMTP server.
Povoliť lokálny TCP server - pri povolení čítačka podporuje automatické pridávanie zdroja a mobilného profilu jediným kliknutím priamo z web stránok (ktoré takýto odkaz uvádzajú).
Tlačítko [X] v záhlaví okna čítačky spôsobí - čo sa vykoná po kliknutí na "krížik". Za bežných podmienok sa ukončuje celý program. Je možné nastaviť jeho funkciu na minimalizovanie.

Ďalšie informácie: Prehľad vlastností, Základné ovládanie


Vytáčané pripojenie k internetu

Čítačka podporuje používateľov vytáčaného pripojenia k internetu.

Podpora spočíva v tom, že pred zisťovaním nových správ čítačka dokáže spojenie uskutočniť a po ukončení zisťovania správ ho aj samostatne ukončí.

Nastavenie prebieha v dvoch krokoch:

1) V konfigurácií je nutné povoliť aplikácií vytočenie pripojenia. Pozrite tiež Konfigurácia

2) Pomocou funkcie "Nastavenie pripojenia k internetu" z hlavného menu "Nastavenia" zvoľte druh pripojenia  "Vytáčané pripojenie prostredníctvom telefónnej alebo ISDN linky"

3) Potom ostáva iba nastaviť, či sa má program pred uskutočnením spojenia pýtať a po dokončení vypnúť pripojenie.

Ďalšie informácie: Základné ovládanie


Ako pracovať s programom

RSS Point je navrhnutý tak, aby bola práca s ním čo najviac intuitívna, jednoduchá a prehľadná. Pokiaľ však budete s čímkoľvek nespokojní,  neváhajte a napíšte nám. Pokúsime sa Vaše požiadavky pri návrhu ďalších verzií zohľadniť.

Cieľom práce s čítačkou je hlavne úspora času používateľa, preto si nastavte odber tých zdrojov, ktoré Vás naozaj zaujímajú. Pokiaľ budete zahltení správami z mnohých zdrojov, začnete strácať prehľad napriek tomu, že čítačka poskytuje aj dodatočné možnosti filtrovania správ či iné akcie a má k vytvoreniu prehľadu dostatok funkcií. Venujte výberu zdrojov naozaj veľkú pozornosť.

Dáta zdrojov je možné filtrovať a to pomáha za pomoci Vami definovaných kľúčových slov upresniť oblasť informácií, ktorá Vás zaujíma a ostatné správy vylúčiť zo zobrazenia v čítačke.

Pokiaľ používate oznamovanie nových správ formou popup alebo OSD, doporučujeme povoliť zahrnutie do tejto notifikácie len správy z najdôležitejších zdrojov. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že Vám bude notifikácia skôr prekážať.

Správy s vysokou dôležitosťou je možné pomocou vhodnej definície filtra automaticky označiť prípadne odoslať e-mailom.

Pokiaľ nájdete zaujímavý zdroj dát, pridajte ho do katalógu zdrojov FeedCat.net a pomôžete tak aj ostatným používateľom.

Ďalšie informácie: Základné ovládanie, Prehľad vlastností, Informácie na internete


Základné ovládanie

Ovládanie programu je čo najviac prispôsobené všeobecným zvyklostiam grafického usporiadania ako aj ovládania.

V ľavej časti pracovnej plochy je strom zložiek. Voľbou zložky, zdroja alebo skupinovej položky zaistíte zobrazenie relevantných správ v zoznamu na pravej strane pracovnej plochy. Pod zoznamom je zobrazovaný vždy detail vybranej správy zo zoznamu správ.

Hlavné menu:
Z hlavného menu sú dostupné všetky funkcie čítačky. Vo východzom stave je umiestnené v hornej časti okna programu a je možné ho myšou ťahaním presúvať.

Nástrojová lišta:
Ikony umiestnené v lište umožnujú rýchle vyvolať najdôležitejšie funkcie. Jednotlivé bloky ikon je možné zapínať alebo vypínať, meniť veľkosť ikon a zobrazenie ich popisiek. Nastavenie nástrojovej lišty je možné z hlavného menu alebo pomocou kontextového menu nástrojovej lišty.

Strom zložiek:
Strom zložiek je najdôležitejšou časťou systému. Je tu ikonka pre prístup k zoznamu všetkých správ, aktívnych zdrojov, označených správ, obľúbených zdrojo a zložky. Klepnutím na jednotlivé ikonky stromu sa v zozname správ zobrazí relevantné správy. Pozrite tiež Strom zložiek

Zoznam správ:
V zozname správ sa zobrazuje vždy rozsah správ zodpovedajúci voľbe v strome zložiek. Pozrite tiež zoznam správ

Detail správy:
V detaile správy sú zobrazované všetky dôležité údaje. V tomto bloku je možné zobraziť popis správy alebo prepnúť na náhľad či originál stránky s celou správou. Pozrite tiež Detail správy

Kontextové menu:
Pre nástrojovú lištu, strom zložiek a zoznam správ je vždy k dispozícií kontextové menu. Aktivuje sa stlačením pravého tlačítka myši v oblasti príslušnej danému kontextovému menu.

Ďalšie informácie: Ako pracovať s programom, Prehľad vlastností, Informácie na internete


Ako pridať zdroj do čítačky

Pridávanie zdrojov je možné nasledujúcimi spôsobmi:

"Ručné" pridanie zdroja:
Voľbou z menu "Súbor" -> "Nový objekt" -> "Pridať zdroj..." (alebo stlačením Ctrl+N) zobrazíte dialóg pre pridanie nového zdroja. Tu je nutné minimálne vložiť URI (adresu) zdroja a stlačiť tlačítko "Načítaj info", čím overíte platnosť zdroja a vyplní sa automaticky titulok a popis.
Pokiaľ URI nie je platným zdrojom (neznámy formát), pokúsi sa čítačka na zadanej adrese v obsahu stránky vyhľadať iné odkazy na RSS/Atom zdroje. V prípade úspechu zobrazí ich zoznam a Vy môžete vybrať nové URI z najdených.
Pred ukončením pridávania je nutné nastaviť "Periódu testovania nových správ", ktorá definuje ako často bude zdroj testovaný na nové správy v režime automatického zisťovania nových správ. Po ukončení bude zdroj uložený do zložky, v ktorej ste sa nachádzali pred spustením dialógu na pridanie zdroja.

Pridanie pomocou schránky:
Pokiaľ v akejkoľvek aplikácií vložíte do schránky povelom (Ctrl+C) URI zdroja (napríklad v prehliadači), bude po spustení funkcie "Pridanie zdroja" táto adresa URI automaticky použitá v príslušnej kolónke.

Pridanie metódou ťahaj a pusť:
Pokiaľ kdekoľvek v prehliadači uvidíte odkaz na zdroj, je možné ho jednoducho pridať do čítačky ťahaním. Uchopte odkaz myšou (stlačte ľavé tlačítko nad odkazom a držte), preneste ho nad okno čítačky a tu uvoľnite ľavé tlačítko myši (pustite). Automaticky sa vyvolá dialóg pre pridanie zdroja s prenesenou adresou.

Pridanie zdroja klepnutím na odkaz v prehliadači:
Čítačka podporuje "vlastný" tvar odkazu, ktorý môžu využiť autori web stránok pre zjednodušenie pridávania odkazov na zdroje do čítačiek. Pozrite tiež Odkaz, ktorý sposobí pridanie zdroja

Pridanie zdrojov z online katalógu FeedCat.net:
Zdroje je možné komfortne pridávať z katalógu zdrojov. Pre tento účel je vyhotovený prehľadný sprievodca, pozrite tiež Online katalóg zdrojov

Pridanie zdrojov z mobilných profilov:
Hromadne je možné pridávať zdroje do Vašej čítačky načítaním z mobilného profilu. Pozrite tiež Mobilné profily

Pritanie zdroja importom:
Zdroje je možné importovať do čítačky zo súborov vo formáte OPML alebo XML. Pozrite tiež Import zdrojov

Ďalšie informácie: Automatické zisťovanie nových správ, Frekvencia zisťovania nových správ


Automatické zisťovanie nových správ

Čítačka podporuje automatické zisťovanie nových správ na základe definovanej periódy. V konfigurácií je nadefinovaná východzia perióda a tá je použitá pre všetky zdroje, pokiaľ nie je určené inak.

Automatické zisťovanie musí byť aktivované. Klepnite na tlačítko "Auto" v nástrojovej lište alebo zvoľte v menu "Nastavení" -> "Automaticky zisťovať správy". Pokiaľ je zisťovanie aktívne je tlačítko  "Auto" podfarbené dotmava, voľba v menu je zaškrtnutá a v dolnej časti obrazovky je symbol hodín.

Ďalšie informácie: Konfigurácia, Frekvencia zisťovania nových správ


Frekvencia zisťovania nových správ

Pre každý zdroj je možné určiť frekvenciu (periódu), ako často budú kontrolované nové správy.

K dispozícií máte tieto možnosti:

- východzia prednastavená perióda
- po 5 minútach
- po 15 minútach
- po pol hodine
- každú hodinu
- každé 2 hodiny
- každé 4 hodiny
- každých 6 hodín
- každých 12 hodén
- denne

Pokiaľ ponecháte voľbu "východzia prednastavená perióda", preberie túto hodnotu z globálneho nastavenia konfigurácie.

Ďalšie informácie: Konfigurácia, Automatické zisťovanie nových správ, Spoločné vlastnosti


Klávesové skratky

RSS Point ovládnete sadou klávesových skratiek, ktoré zastupujú funkcie z hlavného menu alebo nástrojovej listy.

Prehľad klávesových skratiek:

Alt+Left	- predchádzajúca správa
Alt+Right	- ďalšia správa
Ctrl+Alt+Left	- predchádzajúca neprečítaná správa
Ctrl+Alt+Right	- ďalšia neprečítaná správa

Ctrl+R, F5	- okamžite zistí nové správy všetkých aktívnych zdrojov
Alt+F5	- okamžite zistí nové správy aktuálneho zdroja
F2	- úprava vlastností
Ctrl+N	- pridať zdroj
Ctrl+M	- označ / odznač správu
Ctrl+C	- kopíruj do schránky
Enter, Ctrl+O	- otvoriť aktuálnu správu v okne prehliadača
Ctrl+Space	- vytvor a zobraz náhľad v novom okne
Ctrl+W	- vytvor náhľad pre vybrané správy
Ctrl+Alt+Enter	- popis správy (v podokne detailu správy)
Alt+Enter	- stiahnuť a zobraziť náhľad (v podokne detailu správy)
Ctrl+Enter	- zobraziť stránku s celou správou v origináli (v podokne detailu správy)
Del	- zmazať aktuálnu správu
Ctrl+Del	- zmazanie náhľadu
F1	- nápoveda
Ctrl+P	- tlač správ
Ctrl+L	- výpis udalostí
Ctrl+K	- online katalóg zdrojov
Ctrl+X	- akcie
Ctrl+T	- nastavenie filtrovania
Ctrl+F	- hľadaj
Ctrl+A	- vyber všetko v zozname správ
Ctrl+1	- prehľad
Ctrl+2	- všetky správy
Ctrl+3	- zložky
Ctrl+4	- aktívne zdroje
Ctrl+5	- obľúbené zdroje
Ctrl+6	- označené správy
Shift+Ctrl+R	- označiť všetko ako prečítané
Ctrl+I	- zapnúť / vypnúť info panel
Ctrl+D	- pridať zdroj k obľúbeným
Ctrl+E	- aktivovať / deaktivovať zdroj
Ctrl+Alt+P	- úvodný sprievodca konfiguráciou čítačky
Ctrl+Alt+T	- prehľad vlákien
Ctrl+Alt+Q	- fronta zisťovania správ
Ctrl+Alt+S	- štatistika čítačky

Ďalšie informácie: Ako pracovať s programom, Základné ovládanie


Strom zložiek

Strom zložiek je v ľavej časti plochy okna čítačky. Je to hlavný ovládací prvok programu. Za pomoci voľby položky v strome definujeme rozsah správ, ktoré sa zobrazia v zozname na pravej strane pracovnej plochy. V strome sú k dispozícií nasledujúce položky:

RSS Point (koreňová zložka):
Po klepnutí na zložku "RSS Point" sa zobrazí v pravej časti obrazovky úvodná prehľadová strana so stavom čítačky, informáciami čo je nové. Pozri tiež Prispôsobenie úvodnej stránky

Všetky správy:
Zobrazí kompletný zoznam všetkých správ v čítačke.

Aktívne zdroje:
Obsahuje aktívne zdroje (neaktívne nájdete iba v Zložkách). Pozrite tiež Aktívne zdroje

Označené správy:
Všetky správy, ktoré ste označili "sponkou" alebo ich označili príslušne nastavené filtre. Pozrite tiež Označené správy

Obľúbené zdroje:
Všetky zdroje, ktoré ste označili ako obľúbené. Pozrite tiež Obľúbené zdroje

Zložky:
Tu sú k dispozícií všetky zložky čítačky. Ich organizácia je podobná ako u zložiek na Vašom disku. Každá zložka môže obsahovať podzložky a tiež zdroje.
Pokiaľ chcete vytvoriť novú zložku, zvoľte v menu "Súbor" -> "Nový objekt" -> "Vytvoriť zložku" alebo vyberte príslušný povel z kontextového menu.

Zložky a zdroje je možné presúvať uchopením myšou v rámci stromovej štruktúry.

Ďalšie informácie: Zoznam správ, Detail správy, Ako pridať zdroj do čítačky


Zoznam správ

Zoznam správ je zobrazený v pravej časti obrazovky a každý riadok v ňom zodpovedá jednej správe. Stĺpce, ktoré sú v zozname zobrazené a ich vzhľad je možné individuálne nastavovať. Pozrite tiež Nastavenie stĺpcov

Rozsah správ zobrazený v zozname zodpovedá voľbe položky v strome zložiek (zobrazia sa iba správy z vybraného zdroja alebo zložky). Pozrite tiež Strom zložiek

V zozname sa pohybuje bežným spôsobom pomocou kláves so šípkami alebo myšou.

Po klepnutí na záhlavie stĺpca v zozname budú podľa tohto stĺpca zoraďované správy v zozname, čo je indikované ikonkou šípky v záhlaví stĺpca.

Pokiaľ je zobrazený detail správy, nájdete tam informácie  o vybranej správe zo zoznamu.

Stlačením pravého tlačítka myši v zozname správ sa zobrazí kontextové menu s funkciami dostupnými pre zvolenú správu.

Stlačením (Ctrl+A) sa označia všetky správy a je možné vykonať neskôr nad nimi príslušné hromadné funkcie.

Pridržaním (Shift) pri pohybe po správach v zozname sa budú správy postupne bežným spôsobom označovať.

Vytlačenie správy stlačením (Ctrl+P) spôsobí vytlačenie vybranej správy alebo všetkých označených.

Rýchle označenie vybraných správ je stlačením (Ctrl+M).

Celú správu ako webstránku otvoríte stlačením (ENTER). Prípadne využijete (Ctrl+Space) na vytvorenie a otvorenie náhľadu správy v novom okne. Náhľad je celý text správy bez grafiky stiahnutý priamo z webu poskytovateľa zdroja.

Ďalšie informácie: Strom zložiek, Detail správy


Detail správy

Detail správy zobrazuje detailný pohľad na údaje správy na ktorej je kurzor v zozname správ. Detail sa zobrazuje v pravej dolnej časti plochy okna čítačky pod zoznamom správ.

V hlavičke detailu nájdete okrem informácií o správe štyri ikony s významom:

Otvoriť správu v novom okne:
Otvorí sa zvolená správa v prehliadači.

Otvoriť domovskú stránku serveru:
Vhodná pomôcka na rýchle zobrazenie úvodnej stránky serveru, z ktorého pochádza zvolená správa v prehliadači.

Odoslať správu na e-mail:
Po stlačení tejto ikony a zadaní e-mailovej adresy môžete odoslať obsah správy. Pre správnu funkciu je nutné nastaviť SMTP server. Pozrite tiež Konfigurácia

Špecifická akcia:

Vyvolá nastavenú akciu pre zvolenú správu. Pozrite tiež Akcie viazané k zdroju

Pod hlavičkou správy nájdete detailný pohľad na správu, kde je možné prepínať medzi týmito pohľadmi:

Popis: (Ctrl+Alt+Enter)
Klasická krátka textová uputávka na správu (načítaná priamo z obsahu RSS/Atom zdroja)

Náhľad: (Alt+Enter)
Vytvára sa z originálu správy (stiahne sa obsah stránky), ktorý sa uloží lokálne v čítačke. Pozrite tiež Práca s náhľadmi

Originál: (Ctrl+Enter)
Prepne sa do zobrazenia originálu, stiahne sa obsah stránky a zobrazí sa priamo v čítačke ako bežná web stránka. Pre zobrazovanie sa používa jadro prehliadača Internet Explorer vo verzií, ktorá je na Vašom počítači dostupná. Jadro Internet Exploreru nie je súčasťou čítačky.

Medzi pohľadmi je možné prepínať klávesovými skratkami. Pozrite tiež Klávesové skratky

Ďalšie informácie: Strom zložiek, Zoznam správ


Spôsob otvárania správ v prehliadači

Nastavenie akým spôsobom a v akom prehliadači internetových webstránok, ide čítačkou ovplyvniť len čiastočne. To, či sa bude otvárať správa v novom okne alebo sa otvorí v tom, ktoré bolo naposledy použité, pripadne aká záložka sa má použiť (v prípade prehliadačov so záložkami - Mozilla Firefox, Opera..), záleží na nastavení príslušného prehliadača.

Konfigurácia čítačky:
V rámci možností konfigurácie čítačky sa dá vybrať, či má byť na prezeranie správ použitý východzí prehliadač (nastavené v OS Windows) alebo predurčíte iný priamo v čítačke. V prípade alternatívneho musíte nastaviť umiestnenie prehliadača na disku a spôsob odovzdania parametrov (adresy správy). Pozrite tiež Konfigurácia

Použitie východzieho prehliadača:
Pokiaľ ponecháte voľbu prehliadača na operačných systém je čiste v kompetencií prehliadača rozhodnúť akým spôsobom sa správa otvorí. Preto je nutné nastavenia hľadať v konfigurácií prehliadača. Pre príklad uvádzame postup nastavenia pre Internet Explorer a Mozilla Firefox:
Pokud použijete výchozí prohlížeč, je čistě v kompetenci prohlížeče rozhodnout, jakým způsobem se zpráva otevře. Proto je nutné nastavení hledat přímo v konfiguraci prohlížeče internetu. Pro příklad uvádíme postup nastavení pro Internet Explorer a Firefox:

Microsoft Internet Explorer 6.0
Nastavenie prevediete z menu "Nástroje" -> "Možnosti internetu", záložka "Upresniť", sekcia "Prehliadanie" - kde je voľba "Používať tie isté okná pre spustenie zástupcov".

Mozilla Firefox 1.x
Nastavenie je možné z menu "Nástroje" -> "Možnosti", záložka "Ostatné", sekcia "Prehliadanie v paneloch" - kde je voľba "Odkazy z ostatných aplikácií otvárať v...".
Tento prehliadač môžu ovplyvniť aj doplnkové rozšírenia pre prácu so záložkami (Tabbrowser Extensions a podobne).


Možnosti oznamovania

Čítačka podporuje možnosť oznamovania nových správ formou vyskakovacieho okna alebo OSD textu (prípadne zvukového signálu).

Pokiaľ je v priebehu zisťovania nových správ nájdene niečo nové a v rámci konfigurácie je povolené zobrazenie vyskakovacieho okna alebo OSD textu, sú po dokončení sťahovania nové správy oznámené povolenou formou.

Vyskakovacie okno (Popup) je zobrazené len pre prípade, že je aplikácia v minimalizovanom stave. OSD text je možné zobrazovať aj keď je aplikácia v normálnom stave. Pozrite tiež Konfigurácia

Oznamovanie nových správ môže byť sprevádzané zvukovým signálom, ktorý je možné individuálne nastaviť pre každý zdroj alebo zložku. Podobne v ich nastavení môžete zakázať zobrazovanie Popup alebo OSD (voľba "Povoliť oznamovanie nových správ")

Ďalšie informácie: Oznamovacie popup okno, OSD text, Vlastnosti zdrojov, Vlastnosti zložiek


Oznamovacie popup okno

Vyskakovacie oznamovacie okno (popup) slúži k oznámeniu nových správ. Je vyvolané automaticky po zistení niečoho nového a objavuje sa v pravom dolnom rohu pracovnej plochy prehliadača.

Zobrazuje sa však len v prípade, že je jeho použitie dovolené v konfigurácií a len v prípade minimalizovanej čítačky.

Vzhľad popup okna sa riadi nastavením v konfigurácií.

Viz také: Možnosti oznamovania, Konfigurácia


OSD text

OSD text slúži k oznámeniu nových správ. Je vyvolaný automaticky po zistení niečoho nového a objavuje sa na pozícií, kde bol naposledy zobrazovaný. Východzia poloha je pravý dolný roh pracovnej plochy.

Pokiaľ sa má OSD text objavovať, musí byť jeho použitie povolené v konfigurácií.

OSD text sa môže zobraziť aj keď nie je čítačka minimalizovaná, čo je nutné povoliť v konfigurácií.

Vzhľad OSD textu sa riadi nastavením v konfigurácií a jeho polohu je možné presúvať uchopením myšou za vertikálny prúžok na pravej strane OSD textu a presunom na inú pozíciu na obrazovke.

Ďalšie informácie: Možnosti oznamovania, Konfigurácia


Import zdrojov

Nové zdroje je možné importovať z niekoľko všeobecne používaných formátov dát. Po zvolení funkcie "Import" z hlavného menu vyberte formát importovaného súboru a potom stačí vybrať pripravený súbor pre import.

Čítačka prehľadá zvolený súbor, dostupné zdroje v ňom umiestnené zobrazí a vy ich môžete importovať do zložiek čítačky. Pozrite tiež Výber zdrojov pre import

Podporované formáty pre import:

- OPML: generovaný programom RSS Point 1 a RSS Point 2,
- XML programu RSSReader,
- XML a RDF programu FeedReader.

OPML je vhodný formát na rýchle "odloženie" zoznamu zdrojov z Vašej čítačky pre archiváciu, zálohovanie alebo iné potreby.

Ďalšie informácie: Export zdrojov


Export zdrojov

Aktuálne zloženie zdrojov je možné exportovať do OPML formátu. Po vybraní funkcie "Export" stačí vybrať súbor a umiestnenie. Ostatné bude prevedené automaticky.

Ďalšie informácie: Import zdrojov, Výber zdrojov pre import


Inicializace databáze

Funkcia inicializácie databázy kompletne zmaže všetky aktuálne dáta, zdroje a zložky. Čítačka bude uvedená do východzieho stavu.

Pred použitím funkcie doporučujeme aktuálnu konfiguráciu exportovať do OPML alebo mobilného profilu - naozaj budú vymazané dáta, zoznam zdrojov.

Ďalšie informácie: Export zdrojov


Zistenie nových správ

Zisťovanie nových správ je vykonávané v automatickom režime (pokiaľ je zapnuté tlačítko "Auto") alebo ho môžete vykonávať ručne.

Pokiaľ chcete ručne zisťovať nové správy vo všetkých aktívnych zdrojoch, stlačte kláves (F5) alebo tlačítko "Zistiť" v nástrojovej lište.

Zistenie správ iba pre vybraný zdroj je možné funkciou v kontextovom menu stromu zložiek (nad príslušným zdrojom) alebo stlačením  (Alt+F5).

Funkcia "Zistiť zdroje v zložke" z kontextového menu stromu zložiek zistíte nové správy pre všetky zdroje uložené v zvolenej zložke a zároveň aj zdroje vo všetkých jej podzložkach.

Ďalšie informácie: Automatické zisťovanie nových správ, Frekvencia zisťovania nových správ, Strom zložiek


Správa zdrojov

Správa zdrojov vo vašej čítačke podlieha niekoľkým základným operáciám:

Pokiaľ chcete pridávať nový zdroj, postupujte podľa inštrukcií v kapitole Ako pridať zdroj do čítačky.

Pokiaľ chcete nastaviť vlastnosti zdroja, stačí stlačiť (F2).

Zdroj zmažetestlačením (Del).

Je možný presun zdroja na iné miesto v štruktúre zložiek. Pozrite tiež Strom zložiek

Aktivácia a deaktivácia zdroja znamená jeho zahrnutie alebo vylúčenie z automatického sťahovania obsahu. Pozrite tiež Aktívne zdroje

Zdroj je možné pridať medzi obľúbené. Pozrite tiež Obľúbené zdroje


Správa zložiek

Správa zložiek v čítačke podlieha niekoľkým základným operáciám:

Pridať novú zložku v rámci stromu zložiek možno za pomoci kontextového menu funkciou "Nový objekt" -> "Vytvorit zložku".

Vlastnosti zložky upravíte stlačením (F2).

Zmazanie zložky prebehne po stlačení (Del). Pritom majte na pamäti, že sa zároveň vymazáva aj podzložky a v nich uložené zdroje a to včítane správ a všetkých nastavení.

Zložku môžete presúvať v rámci štruktúry zložiek. Pozrite tiež Strom zložiek


Obľúbené zdroje

Každý zdroj môže byť pridaný medzi obľúbené. voľbou z kontextového menu alebo stlačením (Ctrl+D).

Všetky obľúbené zdroje zobrazíte klepnutím na zložku "Oblíbené zdroje" v strome zložiek.

Obľúbené zdroje sú takisto dostupné v hlavnom menu.

Ďalšie informácie: Strom zložiek, Zoznam správ


Aktívne zdroje

Každý zdroj môže byť aktívny alebo neaktívny. Prepínanie tohto stavu je možné výberom zdroja v strome zložiek z kontextového menu alebo stlačením (Ctrl+E).

Pre všetky aktívne zdroje sú nové správy zisťované automaticky podľa nastavených intevalov a pokiaľ je vôbec automatické zisťovanie zapnuté. Neaktívny zdroj je v strome zložiek zobrazovaný šedým písmom.

Ďalšie informácie: Strom zložiek, Zoznam správ


Označené správy

Každú správu ide označiť "sponkou" funkciou v kontextovom menu zoznamu správ alebo stlačením (Ctrl+M).

Označovať je možné aj naraz viacej vybraných správ v zozname.

Označené správy si zobrazíte klepnutím na zložku "Označené správy" v strome zložiek.

Správy môžu byť označované automaticky pri zisťovaní nových správ na základe existencie definovaných kľúčových slov vo filtroch. Pozrite si Filtrovánie správ

Ďalšie informácie: Zoznam správ, Strom zložiek


Filtrovanie správ

Filtrovanie nových správ je veľmi progresívny nástroj k prefiltrovaniu nových správ a vylúčenie nezaujímavých. Umožňuje tak používateľovi pracovať s tým, čo ho naozaj zaujíma (napríklad u veľmi aktívnych zdrojov s množstvom správ). Nad filtrom vybranými správami je ďalej možné spustiť špecifické operácie ako je ich automatické označenie, odoslanie e-mailom a pod.

Správa filtrov:
V ovládacom paneli filtrov je na ľavej strane zobrazený zoznam už definovaných filtrov. Nový filter si ľahko pridáte stlačením na "Pridať filter", zadaním názvu a potvrdením tlačítkom "OK". Zmena názvu filtra je možná po stlačení tlačítka "Upraviť" a potvrdením zmien "OK". Zmazanie uskutočníte tlačítkom "Zmazať".

Oblasť pôsobenia filtra:
Kľúčovými slovami definujete oblasť pôsobenia filtra. Pre každý filter je možné zadať jedno alebo aj viacej kľúčových slov. Po pridávaní kľúčových slov použijeme u zvoleného filtra tlačítko "Pridať slovo" . Voľbou "Rozlišovať malé a velké písmená" určíme ich zohľadňovanie v texte správ. Každá nová správa je potom prehľadávaná na zadané kľúčové slová.

Posúdenie platnosti správy:
V prípade, že je filter pre ľubovoľný zdroj aktívny, je každá správa prehľadávaná na výskyt zadaných kľúčových slov. Potom sa posudzuje platnosť správy podľa zvoleného spôsobu voľbou "Správa je platná pokiaľ sa klúčové slovo(á) v správe" vyskytujú alebo naopak nevyskytujú.

Aktivovanie filtra:
Vpravo vedľa zoznamu filtrov je nad možnosťami zobrazený titulok, ktorý na ľavej strane obsahuje indikátor, či je možné filter aplikovať. Zelená farba znamená, že použitý byť môže (a červená jeho použitie globálne zakazuje). Prepínanie stavu je možné previesť pomocou zaškrtávacieho políčka pri názve fitlra. Aby filter pracoval, musí byť aktívny!

Sťahovanie len platných správ:
V záložke "Akcie" je možné zaškrtnúť voľbu "Sťahovať len platné správy",  ktorá zaistí, že budú do Vašej čítačky pre zdroje používajúce tento filter stiahnuté a zobrazené len správy posúdené ako platné.

Vykonanie akcie pre platné správy:
V záložke "Akcie je podobne možné nastaviť akciu, ktorá bude vykonaná s každou novou a platnou správou relevantných zdrojov. Môže byť spustený zvolený zvuk, odoslaná e.mailom alebo označená "Sponkou". Pozrite tiež Označené správy

Väzba filtra na zdroje:
V záložke "Zdroje" získate prehľad, pre ktoré zdroje je filter aktívny. Je tu tiež možné filter aktivovať alebo deaktivovať u všetkých zdrojov vo vašej čítačke. Individuálne nastavenie platnosti pre každý zdroj sa prevádza vo vlastnostiach zdroja. Pozrite tiež Vlastnosti zdrojov


Akcie viazané k zdroju

Individuálne definovanie akcií k zdrojom je možné vyvolať stlačením Ctrl+X na položke v zozname správ. Definovať sa dajú dva typy akcie: webová a lokálna.

Webová akcia otvára prehliadač s URI adresou podľa parametru akcie a lokálna spustí zvolený program s definovanými parametrami.

Pri aplikácií parametrov je rozdiel medzi webovou a lokálnou akciou v tom, že pre webovú sa naviac vykona "urlencode" pre použité parametre.

Správa zoznamu akcií:
Tlačítkom "Pridať akciu" vytvoríte novú akciu. Pre dokončenie definície novej akcie je nutné zvoliť typ akcie a napísať definíciu akcie. Potom stlačte "Uložiť". Pokiaľ chcete vytváranie akcie prerušiť, stlačte tlačítko "Storno". Tlačítko "Upraviť"  umožní zmeniť údaje a definiciu už existujúcej akcie. Tlačítko "Zmazať" vymaže vybranú akciu.

Priradenie akcie k zdroji:
V hornej časti dialógu je zobrazený aktuálny zdroj a správa. Napravo zasa nájdete informácie o tom, či je k zdroji priradená akcia. Priradenie uskutočníte výberom z už definovaných akcií a stlačíte tlačítko "Priradiť".

Testovacie vykonanie akcie:
Overenie funkcie akcie vykonáte stlačením tlačítka "Akcia!". Pozor, je nutné, aby akcia už bola k zdroji priradená.

Ďalšie informácie: Tabuľka parametrov akcií


Vlastnosti zdrojov

Pokiaľ vytvárate nový zdroj alebo meníte údaje už existujúcej zložky, budete používať dialóg vlastností zdroja. K dispozícií sú tieto možnosti:

Záložka Základné voľby

URI zdroja:
Jednoznačne určuje URI RSS alebo Atom zdroja. Na zadanom URI musia existovať platné dáta. Pozrite tiež Ako pridať zdroj do čítačky

Načítaj info:
Po stlačení tohto tlačítka sa čítačka pokúsi zo zadaného URI načítať informácie o zdroji. V prípade neplatného formátu dát sa zobrazí chybové hlásenie. Úspešné načítanie zdroja je ukončené doplnením názvu a popisu zdroja v dialógu pre pridanie nového zdroja.

Názov zdroja:
Názov zdroja je preberaný z informácií uložených v dátach získaných priamo zo zdroja RSS/Atom. Názov môže byť priebežne aktualizovaný, pokiaľ ste v konfigurácií túto možnosť povolili.

Popis:
Obsahuje popisné informácie zdroja pôvodne umiestnené v dátach zdroja.

Zložka:
Zobrazuje celú cestu, kde je zdroj umiestnený v štruktúre zložiek.

Perioda testovania správ:
Definuje periódu pre automatické testovanie nových správ. Pozrite tiež Automatické zisťovanie nových správ

Záložka Špeciality

Ikona:
RSS Point sa pokúsi ikonu načítať priamo zo serveru, ktorý dáta zdroja poskytuje (FAVICON). Pokiaľ sa mu to nepodarí, použije východziu ikonu, ktorú je ale možné zmeniť tlačítkom "Změnit ikonu" za akúkoľvek inú, ktorú máte k dispozícií.

Povoliť oznamovanie nových správ:
Po zaškrtnutí budú nové správy tohto zdroja oznamované formou vyskakovacieho okna alebo OSD textu podľa nastavenia čítačky.

Zvuk oznámenia novej správy:
Pre každý zdroj je možné individuálne nastaviť zvuk oznámenia nových správ. Pokiaľ sa pre zdroj objaví nová správa a je povolené oznamovanie, bude zvuk spustený.

Zdroj bude používať vybrané filtre:
V tomto zozname sú zobrazené všetky filtre a zaškrtnuté sú tie, ktoré budú pre zdroj aplikované pri zisťovaní nových správ.

Filtre:
Zobrazí panel nastavenia filtrov. Pozrite tiež Filtrovanie správ

Ďalšie informácie: Možnosti oznamovania, Konfigurácia


Vlastnosti zložiek

Pokiaľ vytvárate novú zložku alebo meníte údaje už existujúcej zložky, budete používať dialóg vlastností zložky. Máte možnosť použiť nasledovné položky:

Názov zložky:
Mal by čo najpresnejšie vyjadrovať obsah zložky. Nie je možné ponechať názov prázdny. Zložky sa v strome zložiek zoraďujú abecedne a vždy pred prípadnými zdrojmi, ktoré sú v materskej zložke umiestnené priamo.

Ikona:
Každej zložke môžete zmeniť ikonu tlačítkom "Změnit ikonu".

Obsahuje:
Informácia o počte podzložiek a zdrojov v zložke.

Cesta:
Celá cesta v rámci štruktúry zložiek.

Povoliť oznamovanie nových správ:
Po zaškrtnutí budú nové správy prislúchajúcich do tejto zložky oznamované formou popup alebo OSD textu podľa nastavenia čítačky. Pozor, pokiaľ nie je povolené oznamovanie správ samotného zdroja v tejto zložke, má nastavenie zdroja vyššiu prioritu a správy z neho oznamované nebudú.

Zvuk pri oznámení novej správy:
Pre každú zložku je možné individuálne nastaviť zvuk oznámenia nových správ. Pokiaľ sa v zložke objaví nová správa a je povolené oznamovanie, bude zvuk spustený.

Ďalšie informácie: Možnosti oznamovania, Konfigurácia


Online katalog zdrojov

Online katalóg zdrojov je veľmi užitočný nástroj, ktorý Vám pomôže do Vašej čítačky pridať zdroje z databázy na internete, kde je momentálne niekoľko tisíc zdrojov z celého sveta.

Funkciu katalóg aktivujete napríklad tlačítkom "Katalóg" v nástrojovej lište alebo stlačením (Ctrl+K).

Katalóg má formu sprievodcu, postupujte preto v nasledujúcich krokoch:

1) Na prvej záložke môžete zvoliť jazyk zdrojov, ktoré Vás zaujímajú. Po zvolení stlačte "Dalej"

2) Teraz vyberte spôsob prezerania katalógu z troch možnostípodľa kategórie, hľadaním podľa kľúčového slova a zobraziť zdroje pridané do katalógu od určitého dátumu.

3) Po zobrazení vybraných zdrojov si vyberte tie, ktoré chcete vložiť do vašej čítačky a stlačte "Dokončiť"

Ďalšie informácie: Ako pridať zdroj do čítačky, Mobilný profil


Mobilné profily

Mobilné profily umožňujú používateľom zdieľať nastavenie zdrojov čítačky. Voľba tejto funkcie zobrazí dialógové okno so zoznamom pripojených profilov.

Prácu s profilmi začnite tak, že si vytvoríte svoj vlastný profil stlačením tlačítka "Pripojiť" alebo si pripojte už existujúci stlačením tlačítka "Pripojiť".

Publikovať:
Tlačítko "Publikovať" odošle zoznam Vašich zdrojov v čítačke do zvoleného profilu. Profil, do ktorého publikujete svoje zdroje musí byť nastavený ako "Vlastník".

Aktualizovať:
Tlačítko "Aktualizovať" preberie zdroje umiestnené v zvolenom profile do čítačky. Následne sa zobrazí zoznam zdrojov v pripojenom mobilnom profile. Čítačka porovná zdroje z mobilného profilu s Vašim zoznamom zdrojov a označí tie, ktoré v čítačke nemáte. Pozrite tiež Výber zdrojov pre import

Pripojiť:
Zobrazí dialóg pre pripojenie už existujúceho profilu. Pokiaľ chcete profil pripojiť, musíte poznať jeho ID a heslo. Pokiaľ je profil verejný, postačí poznať ID.

Vytvoriť:
Dialóg vytvorenia nového mobilného profilu. Váš vlastný mobilný profil budete používať pre synchronizáciu nastavenia zdrojov medzi počítačom doma a v práci.

Upraviť:
Upraví údaje zadané pri vytváraní profilu, ktorého ste "Vlastník".

Zmazať:
Po zvolení funkcie "Zmazať" zmažete zvolený profil z konfigurácie čítačky. Pokiaľ ste "Vlastník" profilu, budete môcť zmazať aj všetky publikované dáta zo serveru profilov a tým úplne odstrániť všetky stopy existencie Vášho mobilného profilu.

Typ profilu:
Čítačka rozoznáva dva typy profilu:
typ "Vlastník" disponuje všetkými právami publikovania do profilu konfigurácií, upravovať údaje profilu a profil zmazať.
typ "Hosť" umožňuje údaje z tohto profilu iba načítavať a tým si zoznam zdrojov v čítačke podľa neho aktualizovať.

Mobilné profily môžete používať v uzavretých pracovných skupinách na aktualizovanie používaných informačných zdrojov, publikovať sadu svojich informačných zdrojov pre verejnosť, vymieňať si s priateľmi svoje obľúbené zdroje alebo synchronizovať viacero inštalácií čítačiek podľa svojich predstáv.


Práca s náhľadmi

Čítačka podporuje unikátnu funkciu - prácu s náhľadmi. Ich pomocou môžete prečítať celé správy aj bez pripojenia k internetu, v prehľadnej a čitateľnej podobe.

Čo je to náhľad:
Náhľad správy je vytvorený z originálu odstránením grafických prvkov a reklamy. Pokiaľ je náhľad vytvorený, uloží sa medzi dáta čítačky na Vašom disku. Je teda možné všetky uložené náhľady prezerať aj bez pripojenia k internetu. Či má správa vytvorený náhľad je indikované ikonkou v zozname správ.

Ako zobraziť náhľad do nového okna:
Z kontextového menu zoznamu správ alebo stlačením (Ctrl+Space) spustíte proces vytvorenia náhľadu (pokiaľ neexistuje) a potom sa otvorí náhľad v okne prehliadača.

Ako prezerať náhľad v detaili správy:
Náhľad je možné samozrejme zobraziť priamo v okne čítačky prepnutím na záložku "Náhľad". Takisto sa automaticky vytvára náhľad, pokiaľ ešte nebol vytvorený a následne sa zobrazí. Počas pripojenia k internetu môžete teda prejsť zaujímavé správy s prepnutým zobrazovaním náhľadov a po odpojení si celé texty správ prečítate.

Ako stiahnuť náhľady pre neskoršie čítanie:
Pokiaľ v zozname správ vyberiete jednu alebo viacej správ a zvolíte z kontextového menu funkciu "Vytvoriť náhľady" (Ctrl+W). Čítačka postupne načíta náhľady pre všetky vybrané správy. Zastavenie vytvárania náhľadov je možné tlačítkom  "Stop" v nástrojovej lište.

Prehľad náhľadov:
Voľbou z hlavného menu, sekcia "Zobraziť", funkcia "Prehľad náhľadov..." ukáže informáciu o celkovom počte uložených náhľadov a ich veľkosti. Tu je možné hromadne zmazať všetky náhľady.

Zmazať náhľad správy:
V zozname správ vyberte jednu alebo viacej správ a stlačte (Ctrl+Del). Čítačka automaticky zmaže lokálne uložené náhľady správ, pokiaľ existujú.

Ďalšie informácie: Základné ovládanie, Zoznam správ, Detail správy


Tlač správ

Z čítačky môžete vytlačiť jednu alebo viacej správ. Stačí vybrať správu a správy a zvoliť funkciu Tlač (Ctrl+P).

V konfigurácií je možné zmeniť písmo použité pre tlačspráv.

Ďalšie informácie: Základné ovládanie, Zoznam správ


Hľadanie správ

Pokiaľ potrebujete vyhľadať správu, najskôr zvoľte zložku, v ktorej sa bude hľadať. Potom zvoľte funkciu "Hľadať" z hlavného menu (Ctrl+F).

Do vstupného poľa nad zoznamom správ vložte hľadaný výraz a stlačte "Hľadať".

Nájdené správy sa zobrazia v zozname správ pod vstupným poľom pre hľadanie.

Pokiaľ stlačíte tlačítko "Zavřít" z panelu Hľadanie, zruší sa výberová podmienka a budú zobrazené všetky správy relevatné zložke alebo zdroju.


Výber zdrojov pre import

V zozname dostupných zdrojov je možné označiť zaškrtnutím tie zdroje, ktoré chcete pridať do konfigurácie Vašej čítačky.

Pokiaľ ste už vykonali výber, stlačte tlačítko "Importuj vybrané". Po stlačení tlačítka sa importujú všetky zdroje, ktoré ste označili a v čítačke ešte neexistujú.

Iným spôsobom je stlačiť "Importuj všetko!" a potom bez ohľadu na to, ktoré zdroje sú vybrané sa hromadne vložia všetky zdroje.

Pokiaľ vyberiete zdroje, ktoré už v čítačke máte, budú pri importe vynechané.

Ďalšie informácie: Export zdrojov, Import zdrojov


Spoločné vlastnosti

"Společné vlastnosti" dovoľujú nastaviť pre celú skupinu zložiek a zdrojov spoločné vlastnosti. Nastavenie sa vykoná u vo zvolenej zložke, všetkých podzložkách a zdrojov v nej.

Globálne povolíte alebo zakážete oznamovanie nových správ, nastavíte zvukové znamenia pre nové správy a periodu testovania.

Počet zdrojov a zložiek, pre ktoré bude nastavenie vykonané, je uvedený v hornej časti dialógu.

Ďalšie informácie: Vlastnosti zdrojov, Vlastnosti zložiek, Možnosti oznamovania nových správ


Dalšie možnosti exportu

"Dalšie možnosti exportu" generujú zoznamy zdrojov v rôznych formátoch.

Najprv si vyberte typ exportu a stlačte tlačítko "Exportovať".

Podľa aktuálnej konfigurácie čítačky sa vykoná export a výsledok sa zobrazí v poli "Exportované dáta".

Teraz si môžete pomocou schránky skopírovať do vášho www projektu alebo uložiť tlačítkom "Uložiť dáta..." pre neskoršie použitie.

Ďalšie informácie: Export zdrojov, Import zdrojov


Nastavenie stĺpcov

Zobrazenie zoznamu správ v zložkách a zdrojov je možné samostatne nastaviť podľa potreby.
Pro každou složku a zdroj je možné individuálně nastavit sloupce v seznamu zpráv.

V dialógu sú na ľavej strane stĺpce, ktoré môžete v zozname zobrazovať a vpravo sú už zobrazované.

Jednotlivé stĺpce možno presúvať medzi pravou a ľavou stranou tlačítkami "Pridať" a "Zmazať".

Poradie zobrazovaných stĺpcov je možné meniť tlačítkami "Nahor" a "Nadol".

Doplnkovými možnosťami je zapnutie zobrazovania prúžkov v zozname správ - každá druhá správa bude podfarbená šedou farbou.

Pokiaľ zapnete zobrazovanie mriežky, budú jednotlivé riadky a stĺpce oddelené šedou čiarou.

Šírku stĺpcov upravíte priamo v zozname správ ťahaním hrany stĺpcov doľava/doprava.

Ďalšie informácie: Základné ovládanie, Zoznam správ


Tabuľka parametrov akcií

V definícií akcie je možné použiť nasledujúce parametre. Tie sú pri vykonávaní akcie nahradené dátami relevantného zdroja a správy.

Pozrite tiež: Akcie viazané ku zdroju

Príklad použitia:

Existuje URI správy (celé dostupné v parametre {ILINK}): http://www.blogsystem.tld/showreply.php?materid=125

Ako bude vyzerať parameter webovej akcie, ktorá zaistí zobrazenie formulára pre odpoveď:

http://www.blogsystem.tld/postreply.php?replyon={IPLINK,masterid}

Prehľad parametrov zdroja:

{FID} - unikátne ID zdroje
{FTITLE} - názov zdroja
{FLNG} - jazyk zdroja
{FURL} - URL zdroja (kde sú dáta)
{FLINK} - link zdroja (web poskytovateľa)
{FCATID} - ID zložky zdroja
{FCATNAME} - název zložky zdroja
{FCATFNAME} - celá cesta zložky zdroja
{FDESCR} - popis zdroja
{FLASTGET} - kedy boli naposledy stiahnuté dáta
{FENC} - kódovanie zdroja
{FCNT} - počet správ v zdroji
{FNEWCNT} - počet nových správ v zdroji
{FCOPYRIGHT} - copyright zdroja
{FREG} - dátum registrácie zdroja

Prehľad parametrov správy:

{IID} - unikátne ID správy
{ITITLE} - nadpis správy
{ILINK} - URI, kam správa odkazuje
{IPLINK,param} - špecifikovaný parameter "param" je získaný z URL, kam správa odkazuje
{IGETDATE} - datum načítania správy do čítačky
{IDESCR} - popis správy
{IMARKED} - je správa označená [Y/N]
{IREADED} - bola správa prečítaná [Y/N]
{IAUTH} - autor správy
{IPDATE} - dátum publikovania správy


Prispôsobenie úvodnej stránky

Úvodnú stránku s prehľadom je možné prispôsobiť podľa vlastných potrieb a schopností, pretože je vytvorená ako HTML šablóna do ktorej sú vložené bloky kódu označené značkami <@...@>. Kód je pri zobrazení úvodnej stránky interpretovaný a nahradzovaný konkrétnymi dátami podľa typu kódu.

Šablóna je umiestnenázložke programu RSS Point, kde bol nainštalovaný, typicky c:\Program Files\Repasek Software\RSS Point 2\home\. Názov šablóny sa líši podľa zvoleného jazyka:
Pre anglickou verzi je home2en.html, pre českú home2cz.html, slovenská verzia home2sk.html a pod.

Kód šablóny je tvorený HTML značkami a je teda možné využiť Vašu invenciu a grafické možnosti HTML či CSS.

Kdekoľvek v kóde šablóny môžu byť umiestnené nasledujúce funkcie::

Syntax: <@function[;param1][;param2][;param3]...@>

function - názov funkcie
param1 - paramX - parametre funkcie (špecifické podľa typu funkcie)

date - aktuálny dátum
appname - názov programu
appversion - verzia programu
appdate - dátum vydánia verzie
build - číslo zostavenie aktuálnej verzie
datacnt[;bold] - počet správ, pokiaľ je použitý ako druhý parameter "bold", bude nenulové číslo zobrazené tučne
list;count;target;showmore;group[;id] - zoznam správ v maximálnom počte "count", parameter "group" špecifikuje oblasť dát [feed,cat,all,marked,myrss], parameter "target" definuje, kde sa odkaz zo zoznamu otvorí a parameter "showmore" [yes,no] definuje, či sa má zobraziť odkaz "Zobraziť viac..."
getfoldername;id - názov zložky podľa ID
getfeedname;id - názov zdroja podľa ID
apppath - cesta, kde je umiestnená aplikácia
dbpath - cesta, kde sú uložené dáta

Zápis odkazov v rámci čítačky:

<a href="rsspoint:link">Text odkazu</a>

link - odkaz na funkciu čítačky

gohome - zobraz základnú stránku
golistnew - seznam všetkých správ
gofolders - zoznam zložiek
goactivefeeds - aktivne zdroje
gomarked - označené správy
gofavs - obľúbené zdroje
gosearch - strana hľadánia
goabout - informácie o programe
goliveupdate - zisti novú verziu
gochecknew - zisti nové správy
gosetupreader - nastavenie čítačky
gosetupfilter - nastavenie filtrovania
gocatalogue - online katalog zdrojov
gotofeed;id - zobrazí príslušný zdroj
gotofolder;id - zobrazí príslušnú zložku
doaction;feedid;dataid - vyvolá akciu priradenú zdroju
gomobileprof - nastavenie mobilných profilov
goreload - obnovenie prehľadovej strany
goaddnew - pridánie nového zdroja


Kde je uložená konfigurácia

Konfigurácia čítačky je rozdelená na dve skupiny:

Základné parametre
Umiestnenie okna čítačky, voľba jazyka a podobne sú ukladané do registrov. Hodnoty sú viazané k profilu používateľa a je možné ich nájsť v sekcií

HKEY_CURRENT_USER\Software\RSS Point 2.

Konfigurácia a prevádzkové parametre
Kompletná konfigurácia čítačky je uložená v samostatnom súbore sysreg.dat. Ten nájdete spolu s ostatnými dátovými súbormi.

Ďalšie informácie: Dátové súbory


Dátové súbory

Dátové súbory sú ukladané v zložke prihláseného používateľa, napríklad:

c:\Documents and Settings\(aktuálny použivateľ)\Data aplikací\RSS Point\

Podzložka "data" obsahuje hlavné dátové súbory:

feeds.dat - zoznam zdrojov,
cats.dat - štruktúra zložiek,
fdata.dat - dáta samotných správ
fdeleted.dat - informácie o zmazaných správach,
actions.dat - definície akcií,
filters.dat - definicie filtrov,
fselect.dat - definicie priradených filtrov k zdrojom,
mprofile.dat - pripojené mobilné profily,
sysreg.dat - konfigurácia čítačky,
emailhst.dat - história e-mailových adries,
urlhst.dat - história zobrazovaných URI.

Podzložka "data\previewdata" obsahuje uložené náhľady správ.

Podzložka "icons" obsahuje uložené ikony zdrojov a zložiek.


Odkaz, ktorý spôsobí pridanie zdroja

Na Vaše webové stránky môžete umiestniť odkaz, ktorý po klepnutí automaticky pridá Váš zdroj RSS/Atom do čítačky.

Formát odkazu:

<a href="http://127.0.0.1:5335/subscription/add?url=http://www.rsspoint.net/rss.php">Pridať môj zdroj do čítačky</a>

Otestovat!

Parameter "url" definuje adresu zdroja pre automatické pridanie zdroja do čítačky.

Pozor, aby automatické pridávanie pracovalo správne, je nutné v konfigurácií ponechať povolený lokálny TCP server!

Ďalšie informácie: Konfigurácia


Odkaz na pridanie mobilného profilu

Pokiaľ sa chcete "pochváliť" zoznamom svojich zdrojov v čítačke, môžete svoj mobilný profil zverejniť ostatným majiteľom čítačky na svojej stránke.
Klepnutím na tento odkaz sa otvorí Váš mobilný profil v čítačke.

Formát odkazu:

<a href="http://127.0.0.1:5335/mobileprofile/add?mop=publictest">Otvorte si môj mobilný profil do čítačky</a>

Otestovat!

Parameter "mop" definuje ID mobilného profilu pro automatické pridánie do čítačky. Overte, či je profil verejný, inak nebude možné realizovať jeho načítanie.

Pozor, aby automatické pridávanie pracovalo správne, je nutné v konfigurácií ponechať povolený lokálny TCP server!

Ďalšie informácie: Konfigurácia


Fronta zisťovaných správ

Pokiaľ systém zisťuje nové správy, je zároveň možné testovať len toľko zdrojov, koľko ich je povolené v konfigurácií (počet vlákien). Ostatné zdroje sa zaradia do fronty a čakajú kým sa uvoľní niektorý z obsadených procesov.

Frontu zobrazíte stlačením (Ctrl+Alt+Q). Aktívne zisťované zdroje sú zobrazené tučne.

Ďalšie informácie: Konfigurácia, Prehľad vlákien


Prehľad vlákien

Pokiaľ RSS Point zisťuje nové správy v zdrojoch, používa paralelne viacero procesov, ktorých počet je povolený konfiguráciou. Tieto procesy samostatne kontaktujú webové servery a sťahujú z nich dáta zdrojov a ďalej ich spracúvajú.

Zobrazenie zoznamu vlákien Ctrl+Alt+T.

V ňom je vidieť stav vlákna procesu, ktoré URI je kontaktované a trvanie spojenia so zdrojom.

Ďalšie informácie: Konfigurácia